# Знаки различия германской армии (Н.К.О 1941 год)

Юрий Викторович Гирченко

ЗНАКИ РАЗЛИЧИЯ ГЕРМАНСКОЙ АРМИИ


(Воениздат НКО СССР 1941 год)